Benny la chauve souris

Benny la chauve souris est fabriquée à la main, en France, à partir d'un fil 100% coton bio Français et de rembourrage Français anti-bactérien. Elle mesure environ 7 centimètres et tient debout toute seule.

Benny n'est pas un jouet mais un article de décoration qui ajoutera une touche mignonne à votre maison pour Halloween ou s'intégrera facilement à n'importe quel décor tout au long de l'année.

The post Benny la chauve souris appeared first on Littlemouse crochet.